Title: Hintergrund-Informationen
Course: Fachexkurs Asbest > Section: Informationen zum Arbeiten mit asbesthaltigen Stoffen Asbest

Inhaltsbeschreibung

Hier sind die für einen Elektroniker/ eine Elektronikerin wichtigsten Punkte zum Thema Asbest im beruflichen Umfeld zusammengefasst.

Was ist eigentlich Asbest?

Asbest ist die Bezeichnung für verschiedene in der Natur vorkommende, faserartige Minerale (Salze) mit sehr kleinem Durchmesser (bis zu einem Tausendstel Millimeter). Asbest ist sehr unempfindlich gegen chemische Stoffe und Hitze, außerdem ist es nicht brennbar.

Es ist sehr elastisch und reißfest und lässt sich gut mit anderen Materialien kombinieren. Wegen dieser guten Eigenschaften wurde Asbest seit etwa 1930 in einer Vielzahl von Produkten eingesetzt. Dazu zählen Platten für den Hochbau, Dichtungen und Wandputze, sowie Dämmmaterialien.

Was ist an Asbest so gefährlich?

Asbest ist ein eindeutig krebserregender Stoff.

Asbest teilt sich bei Bearbeitung in seine kleinen Fasern auf, die dadurch leicht eingeatmet werden können. Die eingeatmeten Fasern können langfristig in der Lunge verbleiben und das Gewebe reizen und Narben in der Lunge bilden.

Diese Lungenverhärtung wurde bereits 1936 als Berufskrankheit anerkannt. Heute ist auch anerkannt, dass an Arbeitsplätzen an denen wahrscheinlich Asbestfasern freigesetzt werden, Lungenkrebs beziehungsweise ein Tumor des Lungen- oder Bauchfells entstehen kann (dies kann durch die Reizwirkung in der Lunge oder das Wandern der Fasern zum Brust- und Bauchfell entstehen).

Dabei kann eine sehr lange Zeit zwischen dem Einatmen der Asbestfasern, bis zum Auftreten einer darauf zurückzuführenden Erkrankung liegen (bis zu etwa 30 Jahre).

Daraus und aus der langfristigen Verwendung von Asbest am Arbeitsplatz bis in die 1990er Jahre erklärt sich, dass es viele Anträge auf Anerkennung einer durch Asbest verursachten Berufskrankheit bei den Unfallversicherungen gibt.

Warum betrifft das Thema Asbest den Beruf der Elektronikerin/des Elektronikers?

Im Jahr 1993 wurden die Herstellung, das Verkaufen und die Verwendung von Asbest in Deutschland generell verboten; seit 2005 gilt das Verbot in der Europäischen Union.
Betroffen von der Asbest-Problematik sind der überwiegende Teil aller Gebäude, die bis zum 31.10.1993 errichtet, umgebaut oder modernisiert wurden.
werden.

Man geht davon aus, dass in etwa 25% aller Gebäude, die vor 1995 erbaut oder modernisiert wurden asbesthaltige Putze, Spachtelmassen und Fliesekleber vorhanden sind.

Bei der Herstellung und/oder Renovierung von Wänden, Decken, Gipskartonkonstruktionen, Betonteilen und Fußbödenwurden in der Regel asbesthaltige Produkte in dünnen Schichten aufgetragen. Auch wenn ihr Gehalt an Asbestfasern nur gering ist, können in Abhängigkeit von der Art der Bearbeitung sehr viele Fasern freigesetzt werden.

==> Wenn also in einem Haus gearbeitet wird, welches vor 1995 gebaut wurde, muss man beim Aufstemmen von Wänden oder dem Bohren von Wänden oder Decken mit asbesthaltigem Putz bzw. asbesthaltiger Deckendämmung rechnen!!

Wer kann mir sagen, wie ich mich bei der Arbeit mit Asbest verhalten muss?

Zum einen sollte man an seine eigene Gesundheit (siehe Kapitel Gefahren) beim Umgang mit Asbest denken.
Außerdem gelten strenge Schutzmaßnahmen, wenn an Gebäuden, Anlagen oder Geräten, die mit Asbest belastet sind, gearbeitet wird.

Dazu gibt es auch entsprechende EU-Regelungen und eine aktuelle Gefahrstoffverordnung. Details regelt die Technische Regel Gefahrstoffe 519 "Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten".

Wer gegen diese Regelungen verstößt, muss mit Bußgeldern oder Strafen rechnen, dies gilt natürlich in der Regel für den Chef im Handwerksbetrieb.

Was muss bei der Entsorgung von asbesthaltigem Müll beachtet werden?

Bei der Bearbeitung asbesthaltiger Putze oder Dämmstoffe werden Stäube oder Teile erzeugt, die ebenfalls Asbest enthalten. Wie sollte man auf der Baustelle damit verfahren und wie werden diese ordnungsgemäß entsorgt?

Asbest und asbesthaltige Abfälle sind gefährliche Abfälle.

Grundsätzlich sind Abfälle, die bei der Bearbeitung asbesthaltiger Putze, Spachtelmassen, Fliesenkleber anfallen, getrennt von anderen Abfällen zu erfassen und als asbesthaltiger
Abfall einzustufen.

Asbesthaltige Abfälle sind in geeigneten, sicher verschließbaren und gekennzeichneten Behältnissen zu sammeln und zu befördern. Die Abfälle sollten also direkt auf der Baustelle in staubdichte Behältnisse verpackt werden.

Die Abfälle dürfen weder geworfen noch geschüttet oder gekippt werden. Asbesthaltige Abfälle sind so zu sichern, dass während der Beförderung und beim Be- und Entladen keine Asbestfasern freigesetzt werden.

Welche Warn- und Gebots-Zeichen gibt es im Zusammenhang mit Asbest?

Zeichen | Bedeutung
 | Dies ist ein eindeutiges Warnschild, dass sich in dem Produkt asbesthaltige Fasern befinden.
 | Hier wird auf die schwere gesundheitliche Gefahr des Stoffes hingewiesen, mit dem gearbeitet wird.
 | Dies ist ein Gebotszeichen und sagt aus, dass beim Arbeiten mit diesem Stoff eine Maske als persönliche Schutzausrüstung getragen werden soll.
 | Dieses Zeichen soll vom Elektroniker/der Elektronikerin an jedem Behältnis angebracht werden, in dem mögliche asbesthaltige Abfälle luftdicht verschlossen wurden.

Quellenangabe

Als Quellen wurden verwendet:

https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/pressemeldungen/2021/branchenloesung-asbest-beim-bauen-im-bestand-veroeffentlicht

https://www.dguv.de/medien/ifa/de/pra/asbest/bt_30.pdf

https://www.dguv.de/medien/ifa/de/pra/asbest/bt_32.pdf

https://www.nav-ev.de/upload/dokumente/bgi664xxx.pdf