Title: Mögliche Tippkarten
Course: EEG LS 1.2 Problem einer elektrischen Installation analysieren und Lösung vorschlagen

Achtung!!!

Sie sollten diese Hilfestellungen nur dann an die SuS weitergeben, wenn diese die Problemstellungen bzw. Teilaufgaben nicht selbstständig lösen können.