Title: Reflexion
Course: EEG LS 1.2 Problem einer elektrischen Installation analysieren und Lösung vorschlagen

Sie sollen im Anschluss an die Bearbeitung der Lernsituation eine so genannte Zielscheibe erstellen. Dort wird von Ihnen eine Einschätzung zur eigenen Selbstständigkeit, zum fachlichen Verständnis und zur Teamarbeit erwartet.

Rufen Sie dazu folgenden Link auf: