Title: EEG LS 1.2 Problem einer elektrischen Installation analysieren und Lösung vorschlagen

Section 1
  Ankündigungen
Voraussetzungen und Kompetenzen der Lernsituation
  Voraussetzungen der Lernenden Um diese Lernsituat...
  Voraussetzungen Ressourcen Um diese Lernsituation...
  Folgende Kompetenzen werden in dieser Lernsitu...
Beschreibung der Handlungssituation
  Sie sind mit dem Ihnen zugewiesenen Gesellen bei...
Didaktische Hinweise
  Hinweise zur Unterrichtsdurchführung
  Verschiedene Maschinen zur Auswahl
  Hinweise zu möglichen Problemen im Unterrichtsablauf
Mögliche Tippkarten
  Hilfestellung Nr. 1 - Informationsphase
  Hilfestellung Nr. 2 - Informationsphase
  Hilfestellung Nr. 3 - Planungs- und Entscheidungsphase
Materialien
  Fotos der Maschinen und Typenbezeichnungen
  Grundriss Badezimmer
  Schaltplanauszug Unterverteilung
  Übersichtsschaltplan Badezimmer
Selbst-Check
  Lernsituation 1.2
Arbeitsergebnisse der Lernenden
Reflexion
  Sie sollen im Anschluss an die Bearbeitung der Ler...
  Auswertung Lernsituation
Vertiefungsaufgaben
  Übungsaufgabe
  Aufgaben aus dem Fachbuch zu Leistung, Strom, Spa...
möglicher Erwartungshorizont
  Handlungsergebnis und Teilergebnisse
  mögliche Fehleranalyse und Lösungsansätze
Bildquellenverzeichnis
  Die in dieser Lernsituation verwendeten Bilder sin...