Title: Vollständige Handlung
Course: Lernsituation "Temperaturmesssystem in Betrieb nehmen" > Section: Didaktische Hinweise

Informieren bzw. Analysieren:

- Die SuS informieren sich das über das Temperaturmesssystem anhand des Technologieschemas.
- Die SuS diskutieren Möglichkeiten der Zuordnung von Spannung und Temperatur.
- Die SuS suchen Informationen über den Temperatursensor TMP01 (Datenblatt ).
- Die SuS suchen Informationen über das Aufstellen linearer Funktionsgleichungen.

Planen:

- Die SuS wählen eine Darstellung für die Zuordnung von Spannung und Temperatur.
- Die SuS planen die Ermittlung der Funktionsgleichung.

Entscheiden:

- Die SuS wählen einen geeigneten Darstellungsbereich und eine geeignete Skalierung.

Durchführen:

- Die SuS zeichnen ein Koordinatensystem und legen Bereich und Skalierung fest.
- Die SuS tragen die Datenpunkte des Sensors ein.
- Die SuS zeichnen den Graph der linearen Funktion.
- Die SuS stellen den Funktionsterm auf.
- Die SuS übertragen den Funktionsterm in das Microcontrollersystem.
- Die SuS starten das Microcontrollersystem/den Simulator.

Kontrollieren bzw. Bewerten:

- Die SuS führen eine Plausibilitätskontrolle durch und vergleichen die angezeigte Temperatur und die nach Datenblatt erwartete Temperatur.
- Die SuS führen eine Kontrolle mit einem Vergleichsthermometer durch.

Reflektieren:

- Die SuS reflektieren die Lösungsstrategie.
- Die SuS reflektieren die Recherche zum Datenblatt und zum Aufstellen linearer Funktionsgleichungen und halten wesentliche Ergebnisse fest.
- Die SuS verallgemeinern Koordinatensysteme und Skalierungen.
- Die SuS ordnen die Thematik fachsystematisch ein.
- Die SuS wertschätzen ihr Handlungsergebnisse.
- Die SuS diskutieren weitere mögliche Anwendungen eines Microcontrollers mit anderen Sensoren.

Übungen und Vertiefungen:

- Verwendung der Fahrenheit-Skala
- Verwendung der Kelvin-Skala (proportionale Funktion)
- Umrechnung Fahrenheit in Celsius und umgekehrt (Umkehrfunktion)
- Gleichheit von Fahrenheit und Celsius (- 40°) durch Schnittpunkt mit der ersten Winkelhalbierenden \(x=m·x+b\)
- Schnittpunkt zwischen den Funktionen für die Temperatur in Fahrenheit und in Celsius in Abhängigkeit der Spannung