Title: Wirkungsgrad WEA Tipp 5
Course: Lernsituation "Wirkungsgrad einer Windenergieanlage berechnen" > Section: Hilfestellungen

Durch einsetzen der festgelegten Parameter \(A\), \(\rho\) und \(v_1\) in die Gleichung für die Leistung einer WEA erhält man die Funktionsgleichung einer Funktion 3. Grades, die nur von \(v_2 \) abhängig ist.