Title: Lernsituation "Wirkungsgrad einer Windenergieanlage berechnen"

Ausgehend vom BETZ'schen Kriterium soll die maximale Leistung und der
größte Wirkungsgrad einer Windenergieanlage berechnet werden.

Section 1
  Ankündigungen
Voraussetzungen und Kompetenzen
  Voraussetzungen Lineare und quadratische Funkti...
  Inhaltsbezogene Kompetenzen Die Lernenden sollen ...
  Prozessbezogene Kompetenzen Mit dieser Lernsituat...
Handlungssituation
Didaktische Hinweise
  Berechnung des Maximums
  Vollständige Handlung
Material
  Windenergie und ihre Ausnutzung durch Windmühlen, Albert Betz, 1926
  Leistung einer WEA
Hilfestellungen
  Checkliste zur Bearbeitung der Aufgabe
  Wirkungsgrad WEA Tipp 1
  Wirkungsgrad WEA Tipp 2
  Wirkungsgrad WEA Tipp 3
  Wirkungsgrad WEA Tipp 4
  Wirkungsgrad WEA Tipp 5
  Wirkungsgrad WEA Tipp 6
  Wirkungsgrad WEA Tipp 7
Vertiefungen
  Bestimmung des maximalen Wirkungsgrades einer Wind...
Kompetenzcheck
  Rückmeldung
  Aufgaben zur Wiederholung und Übung
Lösungen/Handlungsprodukte
  Erwartungshorizont
  Handlungsergebnisse
  GeoGebra-Applet zur Leistung einer WEA
  Erwartungshorizont der Vertiefungen