Title: Handlungssituation
Course: Lernsituation "Entwicklung einer Berganfahrhilfe"

Sie arbeiten als Ingenieurinnen und Ingenieure im Bereich System Engineering bei einem Zulieferer der Automobilindustrie. Ihre Aufgabe ist es, die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, die in Finnland die neu entwickelten Produkte am Kundenfahrzeug testen.

Die Kollegen haben einen neuen Neigungssensor für eine Berganfahrhilfe für LKW entwickelt. Der Sensor soll ab einer Steigung von 14 Grad den Fahrer warnen. Mithilfe eines kleinen Modellwagens auf einem Testmodell wurde dieser in Finnland getestet. Es wurden fehlerhafte Neigungswerte angezeigt. Ermitteln Sie die idealen Werte und die Abweichungen von den gemessenen Daten aus Finnland.

https://youtu.be/ifFA1TBHTnE

Daten des Sensors aus Finnland:

Teststrecke 1 \(f_{T1}(s)=s\) | Teststrecke 2 \(f_{T2}(s)=\frac{1}{2}s^2\)
Stelle (in m) | Neigung (in Grad) | Stelle (in m) | Neigung ( in Grad)
0,1 | 44,8 | 0,1 | 5,9
0,2 | 45,0 | 0,2 | 7,0
0,3 | 43,0 | 0,3 | 10,0
0,4 | 43,5 | 0,4 | 22,1
0,5 | 44,7 | 0,5 | 26,5
0,6 | 44,9 | 0,6 | 31,1
0,7 | 44,8 | 0,7 | 35,0
0,8 | 45,0 | 0,8 | 38,6
0,9 | 44,8 | 0,9 | 42,0