Title: Rohrleitung - Tipp 2
Course: Lernsituation "Rohrleitungsverlauf planen" > Section: Hilfestellungen

Legen Sie die Koordinaten des Schnittpunktes der Mittellinien fest. Zwei Koordinaten dieses Schnittpunktes finden Sie, weil die Abschnitte der Rohrleitung parallel zu den Wänden erfolgen soll. Die Höhe legen Sie so fest, dass die Verlegung 'nach Augenmaß' funktionieren kann, ohne dass es zu Problemen mit den anderen Installationen im Raum führt.